 -2.710928033E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.288120E+01  dx in pixels
 -5.654800E+00  dy in pixels
      1.004968  scalx
      1.010901  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
