 -2.464251894E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.191020E+01  dx in pixels
 -5.702200E+00  dy in pixels
      1.007012  scalx
      1.009476  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
