 -2.725001967E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.139610E+01  dx in pixels
 -6.691500E+00  dy in pixels
      1.007268  scalx
      1.010165  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
