 -4.646826080E-03 -1.995945719E-03 -5.173419351E-04 -1.124149481E-03  rotation in radian
 -8.450571E+00  dx in pixels
  1.142254E+00  dy in pixels
      1.018072  scalx
      1.025470  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
