 -5.964911466E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.421062E+00  dx in pixels
  5.913062E-01  dy in pixels
      1.018311  scalx
      1.025647  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
