 -2.854016742E-03  1.968891096E-03  4.378882821E-04  6.880821735E-04  rotation in radian
  1.192250E+01  dx in pixels
 -7.247600E+00  dy in pixels
      1.005810  scalx
      1.010498  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
