 -1.901030713E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.613600E+01  dx in pixels
 -6.140600E+00  dy in pixels
      1.005804  scalx
      1.011256  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
