 -2.939984690E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.185260E+01  dx in pixels
 -6.194200E+00  dy in pixels
      1.005529  scalx
      1.009261  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
