 -3.844191066E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.757800E+00  dx in pixels
 -6.776600E+00  dy in pixels
      1.006715  scalx
      1.009058  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
