 -4.773192148E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.224160E+00  dx in pixels
  2.205562E+00  dy in pixels
      1.019583  scalx
      1.025574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
