 -2.769431148E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.392770E+01  dx in pixels
 -6.190500E+00  dy in pixels
      1.006732  scalx
      1.009464  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
