  4.894971850E-01 -5.005893425E-01 -3.336165501E-01 -4.690382607E-01  rotation in radian
 -1.223560E+01  dx in pixels
 -2.922337E+00  dy in pixels
      1.018047  scalx
      1.025998  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
