 -2.773263084E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.396550E+01  dx in pixels
 -8.173500E+00  dy in pixels
      1.005512  scalx
      1.011481  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
