 -3.412391387E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.207020E+01  dx in pixels
 -2.949300E+00  dy in pixels
      1.006341  scalx
      1.010702  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
