 -5.740932556E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.888702E+00  dx in pixels
  5.151996E-01  dy in pixels
      1.019642  scalx
      1.024017  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
