 -3.654734083E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.648750E+01  dx in pixels
 -8.510300E+00  dy in pixels
      1.004969  scalx
      1.010184  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
