 -7.150270007E-03  4.220360160E-03  1.285432682E-03  1.535530015E-03  rotation in radian
 -8.725734E+00  dx in pixels
 -1.924228E+00  dy in pixels
      1.018473  scalx
      1.026488  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
