 -4.449541007E-03  4.220360160E-03  1.285432682E-03  1.535530015E-03  rotation in radian
  1.122110E+01  dx in pixels
 -8.467500E+00  dy in pixels
      1.005942  scalx
      1.010913  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
