 -5.506266420E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.468224E+01  dx in pixels
 -4.207350E+00  dy in pixels
      1.018849  scalx
      1.026905  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
