 -2.818407563E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.609150E+01  dx in pixels
 -7.804100E+00  dy in pixels
      1.007008  scalx
      1.009920  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
