  3.732266995E-02 -4.483290695E-02 -2.396198800E-02 -3.697521896E-02  rotation in radian
 -9.050001E-01  dx in pixels
 -1.509149E+00  dy in pixels
      1.018159  scalx
      1.025698  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
