  4.071795095E-02 -4.483290695E-02 -2.396198800E-02 -3.697521896E-02  rotation in radian
  1.619990E+01  dx in pixels
 -8.939400E+00  dy in pixels
      1.005961  scalx
      1.010733  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
