  3.553006914E-01 -3.711547145E-01 -2.542128425E-01 -3.463916703E-01  rotation in radian
  6.913800E+00  dx in pixels
 -4.929800E+00  dy in pixels
      1.006007  scalx
      1.010685  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
