 -3.340282266E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.597300E+00  dx in pixels
 -5.946600E+00  dy in pixels
      1.006282  scalx
      1.010347  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
