  1.121185467E-01 -1.190184451E-01 -6.054318993E-02 -9.575280998E-02  rotation in radian
  5.611591E-01  dx in pixels
  5.435196E-01  dy in pixels
      1.017855  scalx
      1.025452  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
