  1.159051597E-01 -1.190184451E-01 -6.054318993E-02 -9.575280998E-02  rotation in radian
  2.119470E+01  dx in pixels
 -1.024870E+01  dy in pixels
      1.005502  scalx
      1.010354  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
