  1.830652687E-01 -2.032749964E-01 -1.401380475E-01 -1.850200647E-01  rotation in radian
 -1.415972E+01  dx in pixels
 -2.673778E+00  dy in pixels
      1.018054  scalx
      1.026142  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
