 -1.058119538E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.071940E+01  dx in pixels
 -9.982800E+00  dy in pixels
      1.004700  scalx
      1.010145  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
