 -2.310886681E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.197430E+01  dx in pixels
 -7.504900E+00  dy in pixels
      1.005522  scalx
      1.010494  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
