  1.805454218E-01 -2.012816488E-01 -1.387687528E-01 -1.829527343E-01  rotation in radian
 -1.315682E+01  dx in pixels
 -3.478500E+00  dy in pixels
      1.018527  scalx
      1.026648  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
