  1.827004298E-01 -2.012816488E-01 -1.387687528E-01 -1.829527343E-01  rotation in radian
  1.166120E+01  dx in pixels
 -5.657600E+00  dy in pixels
      1.006069  scalx
      1.011168  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
