  1.906772818E-01 -2.012816488E-01 -1.387687528E-01 -1.829527343E-01  rotation in radian
  1.412093E-02  dx in pixels
  1.756399E-02  dy in pixels
      0.995080  scale x
      0.996475  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
