 -3.022587820E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.924720E+01  dx in pixels
 -5.830500E+00  dy in pixels
      1.006327  scalx
      1.010657  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
