 -3.487685480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.925580E+01  dx in pixels
 -6.972500E+00  dy in pixels
      1.005746  scalx
      1.010555  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
