 -5.951454994E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.801777E+00  dx in pixels
  4.559045E-02  dy in pixels
      1.019215  scalx
      1.025624  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
