 -3.484610956E-03 -3.196923428E-03 -4.170925711E-04 -9.804740316E-04  rotation in radian
  1.825700E+00  dx in pixels
 -6.741700E+00  dy in pixels
      1.005846  scalx
      1.010799  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
