 -5.344687944E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.850300E+00  dx in pixels
 -7.304600E+00  dy in pixels
      1.004874  scalx
      1.010669  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
