 -3.177487072E-03 -7.951633671E-03 -7.469523108E-04 -1.287837519E-03  rotation in radian
  1.235900E+00  dx in pixels
 -8.483000E+00  dy in pixels
      1.005643  scalx
      1.010351  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
