 -1.558236679E-03 -3.611622003E-03 -1.149084982E-03 -2.015415710E-03  rotation in radian
  8.212400E+00  dx in pixels
 -8.803700E+00  dy in pixels
      1.005718  scalx
      1.010998  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
