 -3.613430621E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.495800E+00  dx in pixels
 -7.560600E+00  dy in pixels
      1.005773  scalx
      1.009879  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
