 -3.397641212E-03 -6.392558375E-03 -6.715401592E-04 -1.196633416E-03  rotation in radian
 -6.726000E-01  dx in pixels
 -8.240800E+00  dy in pixels
      1.004680  scalx
      1.009804  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
