 -1.643340392E-03 -2.428564809E-02 -2.487644653E-03 -3.054709050E-03  rotation in radian
 -1.257400E+00  dx in pixels
 -8.200100E+00  dy in pixels
      1.005108  scalx
      1.009516  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
