 -3.827062479E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.008000E+01  dx in pixels
 -7.572100E+00  dy in pixels
      1.005717  scalx
      1.009954  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
