 -4.449620137E-02  3.916575690E-02  2.194894887E-02  3.360915882E-02  rotation in radian
 -7.217500E+00  dx in pixels
 -7.464400E+00  dy in pixels
      1.004745  scalx
      1.010506  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
