 -3.911712887E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.147600E+00  dx in pixels
 -6.862000E+00  dy in pixels
      1.005221  scalx
      1.011165  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
