 -1.645705042E-02  1.542703480E-02  8.969750782E-03  1.093202550E-02  rotation in radian
 -3.527600E+00  dx in pixels
 -1.114630E+01  dy in pixels
      1.005694  scalx
      1.010739  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
