 -2.920739951E-02  2.287057574E-02  1.082602387E-02  1.761877741E-02  rotation in radian
 -6.209400E+00  dx in pixels
 -1.059010E+01  dy in pixels
      1.005302  scalx
      1.010917  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
