 -7.231728490E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.161957E+01  dx in pixels
 -1.917093E+00  dy in pixels
      1.017928  scalx
      1.025962  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
