 -6.917055690E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.269400E+00  dx in pixels
 -1.155230E+01  dy in pixels
      1.005353  scalx
      1.010389  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
