 -6.898873657E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.070051E+01  dx in pixels
  4.848892E-01  dy in pixels
      1.018633  scalx
      1.026298  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
